EXL Fotobackdrop 400
403 x 300,5 cm (x 2 sidor)
Skala 100 %
[mer info]

Obs! Viktigt att avståndet mellan kanternas sömmar är 402 cm
Textil utanför sömmarna (streckade linjer) syns ej på slutresultatet.
Mallen är anpassad för produktion på textil GOF Decotex 7058 och 7048.
För andra kvaliteter rekommenderas test innan produktion.