EXL FOTOBACKDROP 500
503 x 250,5 cm (x 2 sidor)
Skala 10 %
[mer info]

Obs! Viktigt att avståndet mellan kanternas sömmar är 502 cm (i slutformatet)
Textil utanför sömmarna (streckade linjer) syns ej på slutresultatet.
Mallen är anpassad för produktion på textil GOF Decotex 7058.
För andra kvaliteter rekommenderas test innan produktion.