EXL EVENT 200
Bildyta 190 x 185 cm.
Totalt mått på original 190 x 201 cm.
Grå yta markerar kanalens baksida
och syns EJ på slutresultatet.
Öljetteras enligt markerade positioner.
Skala 100 %
[mer info]

Baksida av kanal för rör (syns EJ på slutresultatet).

Söm längs streckad linje
Placera inte känsliga objekt över denna, t ex logotyper.