EXL EVENT 300
Bildyta 290 x 185 cm.
Totalt mått på original 290 x 201 cm.
Grå ytor markerar fållning samt kanalens baksida
och syns EJ på slutresultatet.
Öljetteras enligt markerade positioner.
Skala 100 %
[mer info]

Baksida av kanal för rör (syns EJ på slutresultatet).

Söm längs streckad linje
Placera inte känsliga objekt över denna, t ex logotyper.