EXL Fotovägg 100
höjd 220 cm
Total yta på original 106 x 220 cm
(x 2 sidor)
Skala 100 %

Obs! Viktigt att avståndet mellan kanternas sömmar är 103 cm
Textil utanför sömmarna (streckade linjer) syns ej på slutresultatet.
Mallen är anpassad för produktion på textil GOF Decotex 7058 och 7048.
För andra kvaliteter kan måtten behöva justeras beroende på stretch och/eller krympning.