EXL Fotovägg 500
höjd 250 cm
Total yta på original 506 x 250 cm
(x 2 sidor)
Skala 10 %

Obs! Viktigt att avståndet mellan kanternas sömmar är 502 cm.
Textil utanför sömmarna (streckade linjer) syns ej på slutresultatet.
Mallen är anpassad för produktion på textil GOF Decotex 7058 och 7048.
För andra kvaliteter kan måtten behöva justeras beroende på stretch och/eller krympning.