Baksida av kanal för rör (syns ej på slutresultatet)

FLAGGPORTAL
Skala 100%
[mer info]

Produktionsyta överliggare: 280 x 61 cm
Produktionsyta ben: 60,5 x 291,5 cm

Bildyta överliggare: 264 x 57 cm
Bildyta ben: 52,5 x 291,5

Söm längs streckad linje
Placera helst inte känsliga objekt
över dessa, tex logotyper.