Avrundad yta mot överkant. Placera inte känsliga delar av designen på denna.

Quick Podium XL
Total yta inkl dold textil
194 x 104 cm
Varav fullt synlig yta 192 x 90 cm
Skala 100 %
[mer info]

Baksida

Kortsida

Framsida

Avrundad yta mot underkant. Placera inte känsliga delar av designen på denna.